Fehlerkorrekturen

In die Diplomarbeit haben sich (neben einigen Rechtschreibfehlern, die jeder nach belieben selber korrigieren oder ignorieren darf) die folgenden sachlichen Fehler bzw. Ungenauigkeiten eingeschlichen:

• Seite 72

Falsch:

Bei beiden müssen die oberen Schichten wissen, welche Module vorhanden sind (SEMPER) bzw. welche Mechanismen vorhanden und adaptiert sind (GCS), um dann ein geeignetes Modul, das bei beiden Kommunikationspartnern vorhanden ist, auswählen zu können. Richtig:

GSS statt GCS

• Kapitel 7.1.4

Es fehlen sämtliche Literaturhinweise. Es handelt sich immer um [ISO 10181-1].

• Seite 125, Tabelle 7.1 Implementierungssprache für SEMPER: Beispielimplementierung in Java

• Seite 127, Tabelle 7.3 Manager für Sicherheitsfunktionen bei SEMPER: für jeden Block einzeln, z.B. SecCom Manager

Ich hoffe, damit alle sachlichen Fehler gefunden zu haben. Hemmendorf, den 12.09.1998 Carsten Eilers